\hypertarget{structmmal__worker__consume__mem}{}\section{mmal\+\_\+worker\+\_\+consume\+\_\+mem Struct Reference}
\label{structmmal__worker__consume__mem}\index{mmal\+\_\+worker\+\_\+consume\+\_\+mem@{mmal\+\_\+worker\+\_\+consume\+\_\+mem}}
\subsection*{Public Attributes}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structmmal__worker__consume__mem_abee89c454d6c23eaf65e646f775a4236}\label{structmmal__worker__consume__mem_abee89c454d6c23eaf65e646f775a4236}} 
\mbox{\hyperlink{structmmal__worker__msg__header}{mmal\+\_\+worker\+\_\+msg\+\_\+header}} {\bfseries header}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structmmal__worker__consume__mem_ac5366bc4df111f914af90379a7e6baef}\label{structmmal__worker__consume__mem_ac5366bc4df111f914af90379a7e6baef}} 
\mbox{\hyperlink{group___mmal_types_ga5ac87230bd615d2b154a9d5899bc37fd}{M\+M\+A\+L\+\_\+\+S\+T\+A\+T\+U\+S\+\_\+T}} {\bfseries status}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structmmal__worker__consume__mem_ab5b5f092b448faac02e4746474405d66}\label{structmmal__worker__consume__mem_ab5b5f092b448faac02e4746474405d66}} 
uint32\+\_\+t {\bfseries size}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structmmal__worker__consume__mem_aac8d6006c123fa6bc45538bd1e33d942}\label{structmmal__worker__consume__mem_aac8d6006c123fa6bc45538bd1e33d942}} 
uint32\+\_\+t {\bfseries handle}
\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
/\+Volumes/\+W\+O\+R\+K\+\_\+\+I\+N\+\_\+\+P\+R\+O\+G\+R\+E\+S\+S/\+R\+A\+S\+P\+B\+E\+R\+R\+Y\+\_\+\+P\+I/firmware-\/master/opt/vc/include/interface/mmal/vc/\mbox{\hyperlink{mmal__vc__msgs_8h}{mmal\+\_\+vc\+\_\+msgs.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
